Title: Terminale / Physique / Chapitre 01 analyse système chimique

Q: Formule du pH
A: \[pH = -log\left({[H_3O^+] \over C°}\right)\]

Q: Formule de la concentration en ions oxonium en fonction du pH
A: [H_3O^+] = C° × 10^-pH

Q: Formule de la conductance (2)
A: \[G = {1 \over R} = {I \over U}\]

Q: Formule de la conductivité en fonction de la conductance (2)
A: \[\sigma = G \times {l \over S} = G \times \mathrm{constante\ de\ cellule}\]

Q: Formule de la conductivité pour le chlorure de sodium (Na^+_(aq) + Cl^-_(aq))
A: σ = λ_(Na^+) × [Na^+] + λ_(Cl^-) × [Cl^-]

Q: Quelle est l'unité du pH ?
A: pas d'unité

Q: [...] dépend de la concentration en [...].
A: Le pH; ions oxonium

Q: En quelle unité s'exprime la concentration dans la formule de la conductivité ?
A: en mol.m^-3

Q: Équation des gaz parfaits
A: P × V = n × R × T

Q: En quelle unité s'exprime le volume dans l'équation des gaz parfaits ?
A: en m^3

Q: En quelle unité s'exprime la température dans l'équation des gaz parfaits ?
A: en kelvin (K)

Types de rayonnements (par λ croissant / E décroissante) :
- rayons gamma
- rayons X
- ultraviolets
- visible (400 nm = violet → 800 nm = rouge)
- infrarouges
- micro-ondes
- ondes radio

Q: Formule de l'absorbance (loi de Beer-Lambert)
A: \[A = \varepsilon \times l \times C_{colorée}\]

Q: 1 bar = [...] Pa = [...] Pa
A: 10^5; 100 000

Q: 0°C = [...] K
A: 273,15

Q: En quelle unité est la concentration dans la formule de la conductivité ?
A: en mol.m^-3

V_m =
V
n
=
R × T
P